このグループには、項目ごとにヘルプがあります。ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


設定されているアカウントが表示されます。


新しいアカウントを追加するときにクリックします。


選択したアカウントを一覧から削除するときにクリックします。


選択したアカウントの設定を変えるときにクリックします。


Outlook Express にアカウントをインポートするときにクリックします。


Outlook Express のアカウントをエクスポートするときにクリックします。


選択したアカウントを標準のアカウントにするときにクリックします。


このアカウントに付ける名前を入力します。


電子メール アドレスに対応する名前を入力します。電子メール メッセージを送ったり、ニュースグループにメッセージを投稿したりすると、この名前がメッセージの [送信者] フィールドに表示されます。


自分の所属する会社名または団体名を入力します。


自分の電子メール アドレスを入力します。通常、電子メール アドレスは、<名前>@<会社名> という形式で表されます (例: taro@acme.co.jp)。


送信するメッセージの返信先を別の電子メール アドレスにする場合に、返信先の電子メール アドレスを入力します。

たとえば、JRS@microsoft.co.jp というメール アカウントを使って送信したメッセージの返信先を JRSmith@msn.com に指定したとします。この場合は、メッセージの受信者が返信を送ると、元のメッセージの送信者のアドレス JRS@microsoft.co.jp ではなく JRSmith@msn.com に送られます。

返信先を指定しないと、メッセージの送信に使ったメール アカウントに返信が送られます。


このメール アカウントを、メッセージ送信用の標準のメール アカウントにします。


新着メッセージのチェック時とメッセージの送信時に、このアカウントを含めるようにします。


Outlook Express で新着メッセージを確かめるときに、購読しているニュースグループを必ず確認するようにします。ニュースグループ名の横には、そのニュースグループで未読のメッセージ数が表示されます。


メッセージの送信に使う SMTP サーバーの名前を入力します。この情報は、インターネット サービス プロバイダまたはネットワーク管理者から提供されます。


メッセージの受信に使う POP3 サーバーの名前を入力します。この情報は、インターネット サービス プロバイダまたはネットワーク管理者から提供されます。


受信メール サーバーのメール プロトコルを指定します。


サーバーにアクセスするときに、アカウント名およびパスワードを送信するか、またはセキュリティで保護されたパスワード認証を使うようにします。


サーバーにログオンするときに、指定したアカウント名とパスワードを使うようにします。


自分のアカウント名を入力します。通常は、電子メール アドレスのアット マーク (@) の左側の部分と同じ文字列を入力します。


インターネット サービス プロバイダから割り当てられたパスワードを入力します。パスワードを守るために、このボックスに文字を入力すると、アスタリスク (*) が代わりに表示されます。


サーバーにログオンするときに、セキュリティで保護されたパスワード認証を使うようにします。

このオプションを選ぶと、サーバーに接続するときにログオンするように求められることがあります。

通常、ユーザー名とパスワードを求められる場合は、インターネット サービス プロバイダまたはインターネット コンテンツ プロバイダにサインアップしたときに、アカウント情報が提供されているはずです。


パスワードを保存します。


LAN を経由してサーバーに接続します。


電子メール メッセージまたはニュースグループにアクセスする前に手動でサーバーに接続します。


ダイヤルアップ ネットワークの接続を使ってサーバーに接続します。


コンピュータにセットアップされているダイヤルアップ ネットワークの接続の一覧が表示されます。


選択したダイヤルアップ ネットワークの接続の設定を表示するときにクリックします。


新しいダイヤルアップ ネットワークの接続をセットアップするときにクリックします。


メッセージの送受信が完了したら、モデムの接続を切断するようにします。


メッセージの送信に使うサーバー (SMTP サーバー) との接続に使うポート番号を入力します。通常は、「25」と入力します。


メッセージの受信に使うサーバー (POP3 サーバー) との接続に使うポート番号を入力します。通常、POP3 サーバーの場合は「110」、IMAP サーバーの場合は「143」と入力します。


ポート番号を標準の設定に戻すときにクリックします。


サーバーに接続するときに SSL (Secure Sockets Layer) セキュリティ プロトコルを使うようにします。

SSL が必要な場合は、接続先のサーバーの管理者またはインターネット サービス プロバイダからの指示に従います。


サーバーから応答がないときに、メッセージの送信または受信を中止するまでの待ち時間を調整します。

サーバーへの接続の通信速度が速い場合は、つまみを [短い] の方にドラッグします。

通信速度が遅い場合、またはサーバーへの通信が混雑している場合は、つまみを [長い] の方にドラッグします。


受信したメッセージのコピーをサーバーに保存するようにします。サーバーにメッセージを保存することがインターネット サービス プロバイダによって禁止されている場合は、メッセージをサーバーに保存できないことを示すダイアログ ボックスが表示されます。

このチェック ボックスがオフになっている場合は、受信したメッセージを自分のコンピュータにダウンロードすると、サーバーのメッセージは削除されます。また、送信したメッセージもサーバーには保存されません。この場合でも、送信したメッセージのコピーが自分のコンピュータに保存されるように設定することができます。送信したすべてのメッセージのコピーが自分のコンピュータに保存されるようにするには、[ツール] メニューの [オプション] をクリックし、[送信] タブの [[送信済みアイテム] に送信メッセージのコピーを保存する] チェック ボックスをオンにします。


サーバーに残されたまま指定した日数経過したメッセージが自動的に削除されるようにします。

インターネット サービス プロバイダによっては、サーバーに保存できるメッセージの数が制限されていたり、サーバーにメッセージを保存することが禁止されていたりすることがあります。このチェック ボックスがオフになっている場合は、インターネット サービス プロバイダの管理規則に従って、一定期間が経過したメッセージや、一定の数を超えたメッセージがサーバーにより削除されます。


自分のコンピュータの [削除済みアイテム] フォルダからメッセージを削除すると、そのメッセージのコピーがサーバーから削除されるようにします。ただし、インターネット サービス プロバイダによっては、サーバーに保存できるメッセージの数が制限されていたり、サーバーにメッセージを保存することが禁止されていたりすることがあります。


サイズの大きいメッセージを、指定したサイズ以下のメッセージに分割して送信するようにします。インターネット上には 64KB を超えるサイズのメッセージを処理できないような古いタイプのサーバーもあります。サイズの大きいメッセージを小さい複数のメッセージに分割して送信するようにすると、サイズの大きいメッセージも確実に送ることができます。


ニュースリーダーを起動するときに、このサーバーに自動的に接続するようにします。


サーバーから応答がないときに、ニュースグループまたはメッセージのダウンロードを中止するまでの待ち時間を調整します。

サーバーへの接続の通信速度が速い場合は、つまみを [短い] の方にドラッグします。

通信速度が遅い場合、またはサーバーへの通信が混雑している場合は、つまみを [長い] の方にドラッグします。


選択すると、標準のニュース メッセージ送信形式設定はこの設定により上書きされます。


HTML 形式、または単純なテキストのどちらを用いてニュースグループ メッセージを送信するかを指定します。


ニュースグループの一覧または新しいニュースグループの名前をダウンロードするときに、ニュースグループの説明もダウンロードするようにします。ニュース サーバーに多数のニュースグループがある場合は、このチェック ボックスをオフにすると、ニュースグループの一覧または新しいニュースグループの名前をダウンロードする時間を節約できます。説明は、すべてのニュースグループにあるわけではありません。


ニュース サーバーの名前を入力します。


ディレクトリ サービスの名前を入力します。この名前は、[ディレクトリ サービス] タブやアドレス帳の一覧に表示されます。


ディレクトリ サービスのサーバー名または IP アドレスを入力します。この情報は、ディレクトリ サービスから提供されます。


ディレクトリ サービスにアクセスするときにユーザー名とパスワードを指定するようにします。通常、ユーザー名とパスワードが必要な場合は、ディレクトリ サービスからアカウント情報が提供されます。

ディレクトリ サービスの認証にアカウント名またはパスワードが必要ない場合は、このチェック ボックスをオフにします。


サーバーにログオンするときに、セキュリティで保護されたパスワード認証を使うようにします。

このオプションを選ぶと、ディレクトリ サービス サーバーに接続するときにログオンするように求められることがあります。

通常、ユーザー名とパスワードを求められる場合は、ディレクトリ サービスからアカウント情報が提供されているはずです。


自分のログオン名またはアカウント名を入力します。通常は、電子メール アドレスのアット マーク (@) の左側の部分と同じ文字列を入力します。


ディレクトリ サービスから割り当てられたパスワードを入力します。パスワードを守るために、このボックスに文字を入力すると、アスタリスク (*) が代わりに表示されます。


メッセージを送るときに、送信先の名前に対応する電子メール アドレスが正しいことをディレクトリ サービスで確認するようにします。このチェック ボックスをオフにしても、名前を探すときにディレクトリ サービスを使うことはできますが、メッセージを送るときにサーバーで名前は自動的に確認されません。


指定した名前がディレクトリ サービスから検索されるまでの待ち時間を調整します。待ち時間を変えるには、つまみをドラッグします。


ディレクトリ サービスを検索するときに、検索結果として返される名前の最大数を指定します。


名前を検索するディレクトリ サービスのベース、つまりルートを入力します。ベースには、国/地域、会社などの分類を指定できます。

サーバーによってはこの情報が必要になります。

この情報が必要な場合、検索ベース情報はディレクトリ サーバーから提供されます。

通常、この情報が必要な場合は、ディレクトリ サービスから検索ベースに関する情報が提供されているはずです。


ディレクトリ サービス サーバーとの接続に使うポート番号を入力します。通常は、「389」と入力します。


ニュース サーバーとの接続に使うポート番号を入力します。通常は、「119」と入力します。


特別なフォルダを IMAP サーバーに保管します。


送信済みアイテムを保管するフォルダを指定します。


下書きを保管しておくフォルダを指定します。


Outlook Express で、隠しフォルダを含むすべてのフォルダにある新しい IMAP メッセージをチェックします。


サーバー上の自分の全フォルダが含まれるメールボックスを入力します。

IMAP サーバーが Cyrus サーバーの場合、ユーザー フォルダは [受信トレイ] フォルダに含まれる必要があります。

IMAP サーバーが UNIX ベースのサーバーの場合、通常、メッセージはユーザーの専用のディレクトリ (例: ~username/Mail) に保管されます。

ルート フォルダのパスの最後に区切り文字を付けないでください。たとえば、~username/Mail はルート フォルダのパスとして有効ですが、~username/Mail/ は無効です。


選択した方法でインターネットに接続するようにします。

使用しているアカウントで LAN または特別なダイヤルアップ接続が必要な場合、Internet Explorer の設定の代わりにこの設定が使われます。


名前を確認するディレクトリ サービスの順番を設定するときにクリックします。


メッセージを送信するときに選択したデジタル ID を使うようにします。


既に取得しているデジタル ID から、署名付きメッセージの送信に使うデジタル ID を選ぶときにクリックします。


このアカウントでメッセージを送信するときに使う認証の証明を表示します。


デジタル署名付きのメッセージを送信するときに、受信者に送る暗号の認証を表示します。受信者はこの認証を使って、返信メッセージを暗号化して送ることができます。


メッセージの受信者が自分宛てのメッセージを暗号化するときに使う暗号の認証を選択するには、ここをクリックします。


メッセージの受信者が自分宛てのメッセージを暗号化するときに使うアルゴリズムを指定します。この設定は自分がデジタル署名付きのメールを送信するときに同時に送信されます。異なるアルゴリズムをサポートしているコンピュータを頻繁に使い分けている場合は、この設定を変更する必要があります。


デジタル ID についての詳細情報を表示するときにクリックします。


認証局からデジタル ID を取得するときにクリックします。


表示するように指定したフォルダだけが表示されるようにします。


ディレクトリ サービスを検索するときに、より単純な検索フィルタを使うようにします。これにより、より正確な検索結果が返される場合があります。


LAN 接続に失敗したときには、モデムを使ってサーバーに接続するようにします。モデム接続の設定には [このアカウントには次の接続を使用する] ボックスを使います。


送信用のメール サーバーに必ずログオンします。

このオプションを選択すると、このサーバーに接続したときに、ログオンするためのダイアログ ボックスが表示されます。

通常、ユーザー名とパスワードを求められた場合は、インターネット サービス プロバイダまたはインターネット コンテンツ プロバイダにサインアップしたときに、これらのプロバイダによりアカウント情報が提供されるはずです。


送信用のメール サーバーの設定を変更するときにクリックします。


送信用のメール サーバーの設定が受信用のメール サーバーの設定と同じである場合に指定します。